From a6907d8c14610149d1e29651096da2f613018598 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Dominik Riebeling <Dominik.Riebeling@gmail.com>
Date: Mon, 5 Jun 2006 10:56:35 +0000
Subject: fix wrong button to enter pitch screen on iriver targets.

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@10060 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/rockbox_interface/wps.tex | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/rockbox_interface/wps.tex')

diff --git a/manual/rockbox_interface/wps.tex b/manual/rockbox_interface/wps.tex
index 40ec3ca9c6..61795b1e1c 100644
--- a/manual/rockbox_interface/wps.tex
+++ b/manual/rockbox_interface/wps.tex
@@ -85,7 +85,8 @@ your WPS (While Playing Screen).
       & Enter the \setting{WPS Context Menu} \\
       %
       \opt{RECORDER_PAD,IRIVER_H100_PAD,IRIVER_H300_PAD}{
-      Hold \ButtonOn
+      \opt{RECORDER_PAD}{Hold \ButtonOn}
+      \opt{IRIVER_H100_PAD,IRIVER_H300_PAD}{\ButtonOn + \ButtonUp{} / \ButtonDown}
       & Show pitch setting screen \\}
       %
       \opt{RECORDER_PAD,IRIVER_H100_PAD,IRIVER_H300_PAD}{\ButtonOff}
-- 
cgit v1.2.3

