From 572ffa8622313f0a08fc60c65a73a366e915906f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Martin Arver <martin.arver@gmail.com>
Date: Mon, 5 Jun 2006 10:15:33 +0000
Subject: Convert the h300 front to jpg. The png is still in CVS for future
 use. Reduces the h300 manual by around 900KB

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@10059 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/rockbox_interface/main.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/rockbox_interface/main.tex')

diff --git a/manual/rockbox_interface/main.tex b/manual/rockbox_interface/main.tex
index d836d207d6..45ea1cdfb2 100644
--- a/manual/rockbox_interface/main.tex
+++ b/manual/rockbox_interface/main.tex
@@ -6,7 +6,7 @@
   \opt{recorder,recorderv2fm}{\includegraphics[height=11.8cm]{rockbox_interface/images/recorderv2fm-front.png}}
   \opt{ondio}{\includegraphics[height=11.8cm]{rockbox_interface/images/ondio-front.png}}
   \opt{h1xx}{\includegraphics[height=11.8cm]{rockbox_interface/images/h1xx-front.png}}
-  \opt{h300}{\includegraphics[height=11.8cm]{rockbox_interface/images/h300-front.png}}
+  \opt{h300}{\includegraphics[height=11.8cm]{rockbox_interface/images/h300-front.jpg}}
 \end{center}
 
 Throughout this manual, the buttons on the \dap\ are labelled according to the
-- 
cgit v1.2.3

