From 47104805fe6ff6c20cc6e715928c7ba20d6cda51 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Marianne Arnold <pixelma@rockbox.org>
Date: Wed, 19 Mar 2008 01:12:44 +0000
Subject: Manual: make sure that there won't be any additional spaces in the
 \opt{}. This should fix the missing button table in the c200's virtual
 keyboard section.

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@16712 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/rockbox_interface/browsing_and_playing.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/rockbox_interface/browsing_and_playing.tex')

diff --git a/manual/rockbox_interface/browsing_and_playing.tex b/manual/rockbox_interface/browsing_and_playing.tex
index d8430e662a..7e1ab75dab 100644
--- a/manual/rockbox_interface/browsing_and_playing.tex
+++ b/manual/rockbox_interface/browsing_and_playing.tex
@@ -164,7 +164,7 @@ each option pertains both to files and directories):
 This is the virtual keyboard that is used when entering text in Rockbox, for
   example when renaming a file or creating a new directory.
 
-\opt{IRIVER_H100_PAD,IRIVER_H300_PAD,RECORDER_PAD,GIGABEAT_PAD,SANSA_E200_PAD,
+\opt{IRIVER_H100_PAD,IRIVER_H300_PAD,RECORDER_PAD,GIGABEAT_PAD,SANSA_E200_PAD,%
      SANSA_C200_PAD,MROBE100_PAD}{
   \begin{table}
     \begin{btnmap}{}{}
-- 
cgit v1.2.3

