From e6f31912590949d8c79143f92864e4bb175e44cd Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Martin Arver <martin.arver@gmail.com>
Date: Fri, 24 Mar 2006 17:19:32 +0000
Subject: Remove the malfunctioning pdfdraftcopy package

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@9236 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/preamble.tex | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'manual/preamble.tex')

diff --git a/manual/preamble.tex b/manual/preamble.tex
index 2cf794e572..6008eef7c2 100644
--- a/manual/preamble.tex
+++ b/manual/preamble.tex
@@ -4,8 +4,8 @@
 %\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
 
 %Comment this out at release
-%\usepackage{pdfdraftcopy}
-%\draftstring{DRAFT VERSION}
+\usepackage{pdfdraftcopy}
+\draftstring{DRAFT VERSION}
 %\draftangle{45}
 
 
-- 
cgit v1.2.3

