From d0a12a773c680f3a29cc34a3b3c7f87f00d2be08 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Dominik Riebeling <Dominik.Riebeling@gmail.com>
Date: Tue, 22 Aug 2006 16:34:41 +0000
Subject: prevent linebreaks between "description" and number in the reference
 macro.

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@10695 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/preamble.tex | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'manual/preamble.tex')

diff --git a/manual/preamble.tex b/manual/preamble.tex
index 23bf7de168..5a9ecccd1e 100644
--- a/manual/preamble.tex
+++ b/manual/preamble.tex
@@ -261,9 +261,9 @@
 % usage \reference{ref_section}
 \ifpdfoutput{%
   \newcommand{\reference}[1]{%
-    section \ref{#1} (page \pageref{#1})%
+    section~\ref{#1} (page~\pageref{#1})%
 }}
-{\newcommand{\reference}[1]{section \ref{#1}}}
+{\newcommand{\reference}[1]{section~\ref{#1}}}
 
 % special HTML output adjustments
 \ifpdfoutput{}{\setlength{\parindent}{0mm}}
-- 
cgit v1.2.3

