From c5d3857715434c3376be0a5f818bcf5d222c5e69 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alex Parker <rockbox@aeparker.com>
Date: Mon, 29 Jun 2009 18:33:44 +0000
Subject: Fix html manuals for targets with remote keymaps.  For some reason
 using an \opt in preamble.tex with an underscore in the name breaks html
 manuals (but not pdf).

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@21566 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/preamble.tex | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

(limited to 'manual/preamble.tex')

diff --git a/manual/preamble.tex b/manual/preamble.tex
index 9d929e78b0..0d0082e47a 100644
--- a/manual/preamble.tex
+++ b/manual/preamble.tex
@@ -302,7 +302,7 @@
 
 
 % command to set the default table heading for button lists
-\newcommand{\btnhead}{\textbf{Key} \opt{HAVE_REMOTE_KEYMAP}{%
+\newcommand{\btnhead}{\textbf{Key} \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{%
   & \textbf{Remote Key}} & \textbf{Action} \\\midrule}
 % environment intended to be used with button maps
 % usage: \begin{btnmap}{caption}{label} Button & ButtonAction \\ \end{btnmap}
@@ -312,7 +312,7 @@
 % Cheers for the usenet helping me building this up :)
 
 % tabularx is set to be either two or three columns wide depending on whether
-% HAVE_REMOTE_KEYMAP is defined in the platform file for the target in question.
+% HAVEREMOTEKEYMAP is defined in the platform file for the target in question.
 % If it is, then every button table has three columns of the form
 % Main Unit Key  &  Remote Key  &  Description \\
 
@@ -326,11 +326,11 @@
     \endcenter%
   }
   \center
-  \opt{HAVE_REMOTE_KEYMAP}{
+  \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{
     % here is the table width defined for 3 columns
     \tabularx{.9\textwidth}{>{\raggedright\arraybackslash}p{.2\textwidth}>{\raggedright\arraybackslash}p{.2\textwidth}X}\toprule 
   }
-  \nopt{HAVE_REMOTE_KEYMAP}{
+  \nopt{HAVEREMOTEKEYMAP}{
     % here is the table width defined for 2 columns
     \tabularx{.75\textwidth}{>{\raggedright\arraybackslash}p{.22\textwidth}X}\toprule
   }
-- 
cgit v1.2.3

