From 38385a52844cacc7c8d3dcb162fa2713267719b0 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Dominik Riebeling <Dominik.Riebeling@gmail.com>
Date: Mon, 3 Apr 2006 18:14:25 +0000
Subject: change default positioning of floating tables and allow more floats
 per page

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@9463 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/preamble.tex | 7 +++++++
 1 file changed, 7 insertions(+)

(limited to 'manual/preamble.tex')

diff --git a/manual/preamble.tex b/manual/preamble.tex
index 01e31860b5..d1317cd700 100644
--- a/manual/preamble.tex
+++ b/manual/preamble.tex
@@ -125,3 +125,10 @@
   \ifinner#1\else\marginpar{\raisebox{-6pt}{\Huge\Stopsign}}#1\par\fi%
 }
 
+% make table floats use "!htb" as default positioning 
+\makeatletter\renewcommand{\fps@table}{!htb}\makeatother
+% change defaults for floats on a page as we have a lot of small images
+\setcounter{topnumber}{3}    % default: 2
+\setcounter{bottomnumber}{2} % default: 1
+\setcounter{totalnumber}{5}  % default: 3
+
-- 
cgit v1.2.3

