From da6aae3fd3d7c7ae1810675a4884c9d86dc7399b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Martin Arver <martin.arver@gmail.com>
Date: Sat, 11 Feb 2006 01:29:51 +0000
Subject: forgot to add the files..

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@8659 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/plugins/vumeter.tex | 82 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 82 insertions(+)
 create mode 100644 manual/plugins/vumeter.tex

(limited to 'manual/plugins/vumeter.tex')

diff --git a/manual/plugins/vumeter.tex b/manual/plugins/vumeter.tex
new file mode 100644
index 0000000000..1694d5100f
--- /dev/null
+++ b/manual/plugins/vumeter.tex
@@ -0,0 +1,82 @@
+\subsection{VU meter}
+{\centering\itshape
+  [Warning: Image ignored] % Unhandled or unsupported graphics:
+%\includegraphics[width=4.304cm,height=2.459cm]{images/rockbox-manual-img56.png}
+ \newline
+VU meter
+\par}
+
+This is a VU meter, which displays the volume of the left and right
+audio channels. There are 3 types of meter selectable.  The analogue
+meter is a classic needle style.  The digital meter is modelled after
+LED volume displays, and the mini{}-meter option allows for the display
+of small meters in addition to the main display (as above).  From the
+settings menu the decay time for the meter (its memory), the meter type
+and the meter scale can be changed. 
+
+\begin{tabular}[c]{|p{2.409cm}|p{2.908cm}|p{4.494cm}|}
+\hline
+{\centering\bfseries\itshape
+RECORDER 
+\par}
+&
+{\centering\bfseries\itshape
+ONDIO 
+\par}
+&
+{\centering\bfseries\itshape
+FUNCTION 
+\par}
+\\\hline
+{\centering
+OFF 
+\par}
+&
+{\centering
+ONOFF 
+\par}
+&
+Save settings and quit 
+\\\hline
+{\centering
+ON 
+\par}
+&
+{\centering
+MODE 
+\par}
+&
+Help 
+\\\hline
+{\centering
+F1 
+\par}
+&
+{\centering
+HOLD MODE 
+\par}
+&
+Settings 
+\\\hline
+{\centering
+UP 
+\par}
+&
+{\centering
+UP 
+\par}
+&
+Raise Volume 
+\\\hline
+{\centering
+DOWN 
+\par}
+&
+{\centering
+DOWN 
+\par}
+&
+Lower Volume 
+\\\hline
+\end{tabular}
+
-- 
cgit v1.2.3

