From 300b12e0046d40a11df366ab981cf91d92f67a45 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alex Parker <rockbox@aeparker.com>
Date: Wed, 22 Jul 2009 21:40:29 +0000
Subject: Add H100 remote keys for plugins to the manual.  For the vast
 majority of plugins this is just exit.

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@22000 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/plugins/vumeter.tex | 4 +++-
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/plugins/vumeter.tex')

diff --git a/manual/plugins/vumeter.tex b/manual/plugins/vumeter.tex
index 50c7156e38..f69d6f6026 100644
--- a/manual/plugins/vumeter.tex
+++ b/manual/plugins/vumeter.tex
@@ -16,7 +16,9 @@ and the meter scale can be changed.
 \opt{IAUDIO_X5_PAD,IRIVER_H10_PAD,SANSA_E200_PAD,SANSA_C200_PAD,GIGABEAT_PAD%
      ,MROBE100_PAD}{\ButtonPower}
 \opt{GIGABEAT_S_PAD}{\ButtonBack}
-  \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{& }
+  \opt{HAVEREMOTEKEYMAP}{&
+          \opt{IRIVER_RC_H100_PAD}{\ButtonRCStop}
+  }
     & Save settings and quit\\
 \opt{RECORDER_PAD,IRIVER_H100_PAD,IRIVER_H300_PAD}{\ButtonOn}
 \opt{ONDIO_PAD}{\ButtonMenu}
-- 
cgit v1.2.3

