From 75b7a1f8873ae3c384d3c9816c7a630f2069665c Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alexander Levin <al.le@rockbox.org>
Date: Mon, 21 Sep 2009 10:59:17 +0000
Subject: Fix unbalanced braces

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@22767 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/plugins/ppmviewer.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/plugins/ppmviewer.tex')

diff --git a/manual/plugins/ppmviewer.tex b/manual/plugins/ppmviewer.tex
index 87e8156a9f..11a8dfc625 100644
--- a/manual/plugins/ppmviewer.tex
+++ b/manual/plugins/ppmviewer.tex
@@ -6,4 +6,4 @@ to display them. Exit the ppm viewer plugin by pressing any button.
 \note{Both ASCII PPM (P3) and raw PPM (P6) files are supported.}
 
 For more information about PPM files, see
-\url{http://netpbm.sourceforge.net/doc/ppm.html}}
+\url{http://netpbm.sourceforge.net/doc/ppm.html}
-- 
cgit v1.2.3

