From 2cf5abb971546df4ebaa2f132688eca44d520959 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Dominik Riebeling <Dominik.Riebeling@gmail.com>
Date: Sun, 2 Apr 2006 17:29:44 +0000
Subject: another enhancement of \screenshot -- filenames should now not
 include the display size extension anymore. Old behaviour still supported.
 Minor code policing.

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@9432 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/plugins/plasma.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/plugins/plasma.tex')

diff --git a/manual/plugins/plasma.tex b/manual/plugins/plasma.tex
index f693f0382d..5ea31bcfc8 100644
--- a/manual/plugins/plasma.tex
+++ b/manual/plugins/plasma.tex
@@ -1,5 +1,5 @@
 \subsection{Plasma}
-\screenshot{plugins/images/ss-plasma-\genericimg.png}{Plasma}{img:plasma}
+\screenshot{plugins/images/ss-plasma}{Plasma}{img:plasma}
 Plasma is a demo displaying a 80's style retro plasma effect.
 
 \begin{table}[ht!]
-- 
cgit v1.2.3

