From 72e9b610616f2969b100d501ab4f15ab5aecdd27 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Solomon Peachy <pizza@shaftnet.org>
Date: Sat, 12 Dec 2020 23:08:16 -0500
Subject: manual:  Replace all rockbox.org urls with https.

In the process, utilize the \download{} and \wikilink{} commands instead
of direct URLs.

Change-Id: Iad38c15c7b9cec95b6c011fd0dbdbb3326985bbc
---
 manual/plugins/pdbox.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/plugins/pdbox.tex')

diff --git a/manual/plugins/pdbox.tex b/manual/plugins/pdbox.tex
index 8301ea2c04..2459c88e58 100644
--- a/manual/plugins/pdbox.tex
+++ b/manual/plugins/pdbox.tex
@@ -7,5 +7,5 @@ Another good Pure Data tutorial can be found at \url{http://www.pd-tutorial.com/
 
 \subsubsection{Prerequisites for using the plugin}
 To test the abilities of PDBox get the file
-\href{http://www.rockbox.org/wiki/pub/Main/PureDataOnRockbox/PureData.zip}
+\href{https://www.rockbox.org/wiki/pub/Main/PureDataOnRockbox/PureData.zip}
 {\fname{PureData.zip}}. See \wikilink{PluginPdbox} for more information.
-- 
cgit v1.2.3

