From 561620331b06c9ac43f5db15b2090523b6967629 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Tom Ross <midgey@rockbox.org>
Date: Sat, 20 Jan 2007 00:43:50 +0000
Subject: Add some missing things to the X5 manual. Also updated the VU Meter
 screens.

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@12078 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/plugins/oscilloscope.tex | 7 +++----
 1 file changed, 3 insertions(+), 4 deletions(-)

(limited to 'manual/plugins/oscilloscope.tex')

diff --git a/manual/plugins/oscilloscope.tex b/manual/plugins/oscilloscope.tex
index 1c079ccf42..bd903c0c15 100644
--- a/manual/plugins/oscilloscope.tex
+++ b/manual/plugins/oscilloscope.tex
@@ -41,12 +41,11 @@ being played.
     \opt{SANSA_E200_PAD}{\ButtonRec}
     & Pause the demo \\
     \opt{RECORDER_PAD,ONDIO_PAD,IRIVER_H100_PAD,IRIVER_H300_PAD,IAUDIO_X5_PAD}
-        {\ButtonUp\/\ButtonDown}
-    \opt{IPOD_4G_PAD,IPOD_3G_PAD}{\ButtonScrollFwd\/\ButtonScrollBack}
+        {\ButtonUp/\ButtonDown}
+    \opt{IPOD_4G_PAD,IPOD_3G_PAD}{\ButtonScrollFwd/\ButtonScrollBack}
     \opt{IRIVER_H10_PAD,SANSA_E200_PAD}{\ButtonScrollUp/\ButtonScrollDown}
     & Increase / decrease volume\\
-    \opt{RECORDER_PAD,ONDIO_PAD,IRIVER_H100_PAD,IRIVER_H300_PAD,IPOD_4G_PAD,IPOD_3G_PAD,
-        IAUDIO_X5_PAD,SANSA_E200_PAD}{\ButtonRight\/\ButtonLeft}
+    \opt{RECORDER_PAD,ONDIO_PAD,IRIVER_H100_PAD,IRIVER_H300_PAD,IPOD_4G_PAD,IPOD_3G_PAD,IAUDIO_X5_PAD,SANSA_E200_PAD}{\ButtonRight/\ButtonLeft}
     & Increase / decrease speed\\
     \opt{RECORDER_PAD,ONDIO_PAD,IRIVER_H100_PAD,IRIVER_H300_PAD}{\ButtonOff}
     \opt{IPOD_4G_PAD,IPOD_3G_PAD}{\ButtonSelect+\ButtonMenu}
-- 
cgit v1.2.3

