From 6a25a33b4bd39c256ea2295f549ad96c47609d8d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Rafaël Carré <rafael.carre@gmail.com>
Date: Mon, 29 Mar 2010 20:23:57 +0000
Subject: pitch_detector plugin only works on color LCDs

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@25387 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/plugins/main.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/plugins/main.tex')

diff --git a/manual/plugins/main.tex b/manual/plugins/main.tex
index 01e676339d..4952f4e26d 100644
--- a/manual/plugins/main.tex
+++ b/manual/plugins/main.tex
@@ -228,7 +228,7 @@ option from the \setting{Context Menu} (see \reference{ref:Contextmenu}).}
 
 {\input{plugins/metronome.tex}}
 
-\opt{swcodec}{\opt{recording_mic}{\input{plugins/pitch_detector.tex}}}
+\opt{swcodec}{\opt{recording_mic}{\opt{lcd_color}{\input{plugins/pitch_detector.tex}}}}
 
 {\input{plugins/random_folder_advance_config.tex}}
 
-- 
cgit v1.2.3

