From 14c418bc8bc0c43e07f7b958cafc98c050c199a4 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Martin Arver <martin.arver@gmail.com>
Date: Sat, 1 Jul 2006 08:58:14 +0000
Subject: Remove battery_test from the manual

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@10164 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/plugins/main.tex | 2 --
 1 file changed, 2 deletions(-)

(limited to 'manual/plugins/main.tex')

diff --git a/manual/plugins/main.tex b/manual/plugins/main.tex
index a852a8c5c9..386ec1bda8 100644
--- a/manual/plugins/main.tex
+++ b/manual/plugins/main.tex
@@ -127,8 +127,6 @@ the associated file.  Viewers are stored in the
 
 {\input{plugins/batterybenchmark.tex}}
 
-{\input{plugins/battery_test.tex}}
-
 \opt{HAVE_LCD_BITMAP}{\input{plugins/calculator.tex}}
 
 \opt{recorder,recorderv2fm}{\input{plugins/calendar.tex}}
-- 
cgit v1.2.3

