From c7fd0fee7ad2581889e84748ab64e10003d9d526 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Martin Arver <martin.arver@gmail.com>
Date: Tue, 21 Feb 2006 11:54:53 +0000
Subject: Patch[1430311] by Henrico Witvliet. Split plugins to individual
 files. Proper naming of the targets.

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@8763 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/plugins/firmware_flash.tex | 12 ++++++++++++
 1 file changed, 12 insertions(+)
 create mode 100644 manual/plugins/firmware_flash.tex

(limited to 'manual/plugins/firmware_flash.tex')

diff --git a/manual/plugins/firmware_flash.tex b/manual/plugins/firmware_flash.tex
new file mode 100644
index 0000000000..9361cc3cce
--- /dev/null
+++ b/manual/plugins/firmware_flash.tex
@@ -0,0 +1,12 @@
+\subsection{Firmware\_flash}
+{\centering\mdseries\itshape
+  [Warning: Image ignored] % Unhandled or unsupported graphics:
+%\includegraphics[width=3.634cm,height=2.076cm]{images/rockbox-manual-img66.png}
+ \newline
+Firmware\_flash
+\par}
+
+Use when flashing Rockbox (see page \pageref{ref:FlashingRockboxReal}.
+In the ideal case, you'll need this tool only once. For safety reasons you may wish to delete \textbf{firmware\_flash.rock} from \textbf{/.rockbox/rocks} once flashing is complete.
+
+
-- 
cgit v1.2.3

