From 26c6e7bff9a742e53a87cc63972feae14fee455b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Martin Arver <martin.arver@gmail.com>
Date: Tue, 1 Aug 2006 11:57:38 +0000
Subject: rename the rockref macro to reference

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@10392 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/plugins/firmware_flash.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/plugins/firmware_flash.tex')

diff --git a/manual/plugins/firmware_flash.tex b/manual/plugins/firmware_flash.tex
index dab7020ffd..869fba51dd 100644
--- a/manual/plugins/firmware_flash.tex
+++ b/manual/plugins/firmware_flash.tex
@@ -6,7 +6,7 @@
 Firmware\_flash
 \par}
 
-Use when flashing Rockbox (see \rockref{ref:FlashingRockboxReal}.
+Use when flashing Rockbox (see \reference{ref:FlashingRockboxReal}.
 In the ideal case, you'll need this tool only once. For safety reasons you may wish to delete \textbf{firmware\_flash.rock} from \textbf{/.rockbox/rocks} once flashing is complete.
 
 
-- 
cgit v1.2.3

