From cd69996450ab847fe3014c3a3c701173e36997fe Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Martin Arver <martin.arver@gmail.com>
Date: Fri, 16 Jun 2006 08:57:55 +0000
Subject: Correct a keypress for the ondio. Update the key definitions for
 ondio

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@10127 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/platform/ondiofm.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/platform/ondiofm.tex')

diff --git a/manual/platform/ondiofm.tex b/manual/platform/ondiofm.tex
index c126a45951..362e58335a 100644
--- a/manual/platform/ondiofm.tex
+++ b/manual/platform/ondiofm.tex
@@ -23,7 +23,7 @@
 
 \newcommand{\ButtonLeft}{Left}
 \newcommand{\ButtonRight}{Right}
-\newcommand{\ButtonOff}{Off}
+\newcommand{\ButtonOff}{On/Off}
 \newcommand{\ButtonUp}{Up}
 \newcommand{\ButtonDown}{Down}
 \newcommand{\ButtonMenu}{Mode}
-- 
cgit v1.2.3

