From fb7c285b4ecc68d4e8ad1c073ea50dfc75dd0d8d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Tomer Shalev <shalev.tomer@gmail.com>
Date: Sat, 17 Oct 2009 11:56:08 +0000
Subject: Manual: Add mrobe100's remote control support to the manual

- Also mijnor changes to USB HID keymapping for this remote
- Node that the remote control buttons are not used in many action contexts


git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@23224 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/platform/mrobe100.tex | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)

(limited to 'manual/platform/mrobe100.tex')

diff --git a/manual/platform/mrobe100.tex b/manual/platform/mrobe100.tex
index ddac2fda67..16dc669fec 100644
--- a/manual/platform/mrobe100.tex
+++ b/manual/platform/mrobe100.tex
@@ -6,6 +6,8 @@
 \edef\UseOption{\UseOption,HAVE_DISK_STORAGE}
 \edef\UseOption{\UseOption,HAVE_BUTTON_LIGHTS}
 \edef\UseOption{\UseOption,olympus}
+\edef\UseOption{\UseOption,MROBE100_RC_PAD}
+\edef\UseOption{\UseOption,HAVEREMOTEKEYMAP}
 
 \newcommand{\playerman}{Olympus}
 \newcommand{\playertype}{m:robe 100}
@@ -23,3 +25,4 @@
 
 % link external keymap file
 \input{platform/keymap-mrobe100.tex}
+\input{platform/remote-keymap-mrobe100.tex}
-- 
cgit v1.2.3

