From 363c116fc7f4b5189f863004d4ac0d2f1a48ec89 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Tomer Shalev <shalev.tomer@gmail.com>
Date: Wed, 30 Sep 2009 12:04:06 +0000
Subject: - Added USB HID documentation to the mr100 manual - Fixed mr100
 keymap - Fixed wrong entry for mr100's pad in blackjack's manual entry

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@22855 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/platform/mrobe100.tex | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

(limited to 'manual/platform/mrobe100.tex')

diff --git a/manual/platform/mrobe100.tex b/manual/platform/mrobe100.tex
index ddac2fda67..5982773654 100644
--- a/manual/platform/mrobe100.tex
+++ b/manual/platform/mrobe100.tex
@@ -5,6 +5,7 @@
 \edef\UseOption{\UseOption,HAVE_BACKLIGHT}
 \edef\UseOption{\UseOption,HAVE_DISK_STORAGE}
 \edef\UseOption{\UseOption,HAVE_BUTTON_LIGHTS}
+\edef\UseOption{\UseOption,USB_ENABLE_HID}
 \edef\UseOption{\UseOption,olympus}
 
 \newcommand{\playerman}{Olympus}
-- 
cgit v1.2.3

