From 467f15ee596b6ab871265f91f45be5272e48e057 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Marianne Arnold <pixelma@rockbox.org>
Date: Fri, 11 Jun 2010 22:33:11 +0000
Subject: Various minor corrections to some Iaudios' and their remote's keymap
 files. Fixes these manuals which were broken since r26617 and a bit more.

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@26804 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/platform/keymap-iaudiom3.tex | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

(limited to 'manual/platform/keymap-iaudiom3.tex')

diff --git a/manual/platform/keymap-iaudiom3.tex b/manual/platform/keymap-iaudiom3.tex
index 05b082f9c4..6daa962c25 100644
--- a/manual/platform/keymap-iaudiom3.tex
+++ b/manual/platform/keymap-iaudiom3.tex
@@ -57,6 +57,7 @@
 \newcommand{\ActionKbdSelect}{\ButtonPlay}
 \newcommand{\ActionKbdDone}{Long \ButtonPlay}
 \newcommand{\ActionKbdAbort}{\ButtonRec}
+\newcommand{\ActionKbdPageFlip}{\ButtonMode}
 
 %Button actions, Pitch Screen context
 \newcommand{\ActionPsToggleMode}{\ButtonMode}
-- 
cgit v1.2.3

