From a5fcfd1e7f3747759b8b2af4c82cadec610ac192 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Marianne Arnold <pixelma@rockbox.org>
Date: Sun, 30 Sep 2007 21:48:20 +0000
Subject: Manuals - be more accurate with the firmware file extension (Sansas
 and H10s).

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@14930 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/platform/h10_5gb.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/platform/h10_5gb.tex')

diff --git a/manual/platform/h10_5gb.tex b/manual/platform/h10_5gb.tex
index 21e76091ed..30ce9e053d 100644
--- a/manual/platform/h10_5gb.tex
+++ b/manual/platform/h10_5gb.tex
@@ -17,7 +17,7 @@
 \newcommand{\dap}{player}
 %For use when referring to the player. E.g. the \daps\ capacity ...
 \newcommand{\daps}{player's}
-\newcommand{\firmwarefilename}{\fname{rockbox.h10}}
+\newcommand{\firmwarefilename}{\fname{rockbox.mi4}}
 \newcommand{\screenshotsize}{4cm}
 \newcommand{\disk}{hard disk}
 
-- 
cgit v1.2.3

