From fdc2daf390b340d73ed561024830e4b8f25ba633 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Marianne Arnold <pixelma@rockbox.org>
Date: Sat, 2 Dec 2006 09:42:09 +0000
Subject: A few minor fixes (typos, accuracy in the Ondio manual).

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@11641 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/main_menu/recording.tex | 5 +++--
 1 file changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-)

(limited to 'manual/main_menu/recording.tex')

diff --git a/manual/main_menu/recording.tex b/manual/main_menu/recording.tex
index 21a1ffc02a..b642759bfc 100644
--- a/manual/main_menu/recording.tex
+++ b/manual/main_menu/recording.tex
@@ -180,12 +180,13 @@ The controls for this screen are:
 
   \item[Show recording screen on startup:]
     If set to yes, the \dap{} will start up with the recording screen showing.
-      
+
+  \nopt{ondio}{
   \item[Clipping Light:]
     Causes the backlight to flash on when clipping has been detected.\\
     Options: \setting{Off}, \setting{Main unit only},
     \setting{Main and remote unit}, \setting{Remote unit only}.
-
+  }
   \item[Trigger:]
     \fixme{Add description of triggered recording.}
 
-- 
cgit v1.2.3

