From aae798d237c6cd614a405d8d1d649bd97556c0a5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Alex Parker <rockbox@aeparker.com>
Date: Fri, 30 Oct 2009 19:50:33 +0000
Subject: Correct typo that stopped the download link to the Fuze OF appearing
 in the manual.

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@23422 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/getting_started/sansaAMS_install.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/getting_started/sansaAMS_install.tex')

diff --git a/manual/getting_started/sansaAMS_install.tex b/manual/getting_started/sansaAMS_install.tex
index c46c4d6166..3257e1881a 100644
--- a/manual/getting_started/sansaAMS_install.tex
+++ b/manual/getting_started/sansaAMS_install.tex
@@ -7,7 +7,7 @@ files:
   \item An original firmware (OF) from 
     \opt{e200v2}{
       \url{http://forums.sandisk.com/sansa/board/message?board.id=e200&thread.id=13548}}
-    \opt{fuse}{
+    \opt{fuze}{
       \url{http://forums.sandisk.com/sansa/board/message?board.id=sansafuse&thread.id=23276}}
 
   \item The bootloader: 
-- 
cgit v1.2.3

