From 6f2613f19925c4764c505583438d7645831d427d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Marc Guay <marcguay@rockbox.org>
Date: Mon, 7 Jul 2008 13:22:14 +0000
Subject: Cross-reference to 'volume settings' from 'volume display'. 
 Long-standing manual fixme.

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@17977 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/configure_rockbox/sound_settings.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/configure_rockbox/sound_settings.tex')

diff --git a/manual/configure_rockbox/sound_settings.tex b/manual/configure_rockbox/sound_settings.tex
index 9c9f487fb8..faec0b810e 100644
--- a/manual/configure_rockbox/sound_settings.tex
+++ b/manual/configure_rockbox/sound_settings.tex
@@ -4,7 +4,7 @@
 The Sound Settings menu offers a selection of sound properties you may 
 change to customise your listening experience.
 
-\section{Volume}
+\section{\label{ref:volume}Volume}
   This setting adjusts the volume of your music. Like most professional
   audio gear and many consumer audio products, Rockbox uses a decibel scale
   where 0 dB is a reference that indicates the maximum volume that the \dap{}
-- 
cgit v1.2.3

