From b753447a069c924b8604f2436039f959c446442b Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Andree Buschmann <AndreeBuschmann@t-online.de>
Date: Thu, 6 May 2010 19:25:12 +0000
Subject: Add available recording sample rates for different iPod types to
 manual.

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@25848 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/configure_rockbox/recording_settings.tex | 31 ++++++++++++++++---------
 1 file changed, 20 insertions(+), 11 deletions(-)

(limited to 'manual/configure_rockbox/recording_settings.tex')

diff --git a/manual/configure_rockbox/recording_settings.tex b/manual/configure_rockbox/recording_settings.tex
index fe938496e5..78befa623f 100644
--- a/manual/configure_rockbox/recording_settings.tex
+++ b/manual/configure_rockbox/recording_settings.tex
@@ -42,15 +42,20 @@
 }
 
   \section{Frequency}
-   \nopt{sansa}{
+   \nopt{sansa,ipodnano,ipodcolor,ipod4g}{
     Choose the recording frequency (sample rate).
-    \opt{masf}{48~kHz, 44.1~kHz, 32~kHz, 24~kHz, 22.05~kHz, 16~kHz}
-    \opt{h100,h300}{44.1~kHz, 22.05~kHz and 11.025~kHz}
-    \opt{x5,vibe500}{88.2~kHz, 44.1~kHz, 22.05~kHz and 11.025~kHz}
-    \opt{sansaAMS}{96~kHz, 88.2~kHz, 64~kHz, 48~kHz, 44.1~kHz, 32~kHz, 24~kHz, %
-        22.05~kHz, 16~kHz, 12~kHz, 11.025~kHz and 8~kHz}
-    \opt{gigabeats}{48~kHz, 44.1~kHz, 32~kHz, 24~kHz, 22.05~kHz, 16~kHz, 12~kHz, %
+    \opt{h100,h300}
+        {44.1~kHz, 22.05~kHz and 11.025~kHz}
+    \opt{x5,vibe500,ipodnano2g}
+        {88.2~kHz, 44.1~kHz, 22.05~kHz and 11.025~kHz}
+    \opt{masf}
+        {48~kHz, 44.1~kHz, 32~kHz, 24~kHz, 22.05~kHz and 16~kHz}
+    \opt{gigabeats,ipodvideo}
+        {48~kHz, 44.1~kHz, 32~kHz, 24~kHz, 22.05~kHz, 16~kHz, 12~kHz, %
         11.025~kHz and 8~kHz}
+    \opt{sansaAMS}
+        {96~kHz, 88.2~kHz, 64~kHz, 48~kHz, 44.1~kHz, 32~kHz, 24~kHz, %
+        22.05~kHz, 16~kHz, 12~kHz, 11.025~kHz and 8~kHz}
     are available. Higher sample rates use up more disk space, but give better
     sound quality.
     \opt{swcodec}{\note{The 11.025~kHz setting is not available when using %
@@ -67,10 +72,14 @@
     }
    } % nopt sansa
    \opt{sansa}{
-       Recordings can only be made at a 22.05~kHz frequency (sample rate)
-         on this \dap. 
-    } % opt sansa
-
+      Recordings can only be made at a 22.05~kHz frequency (sample rate)
+      on this \dap. 
+   } % opt sansa
+   \opt{ipodnano,ipodcolor,ipod4g}{
+      Recordings can only be made at a 44.1~kHz frequency (sample rate)
+      on this \dap. 
+   } % opt ipodnano1g
+    
 \section{Source}
   Choose the source of the recording. The options are: 
   \opt{recorder,recorderv2fm,h100}{\setting{SPDIF (digital)}, }%
-- 
cgit v1.2.3

