From 0be1b801926742f9f207a460afe87057a7c27878 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Marianne Arnold <pixelma@rockbox.org>
Date: Fri, 27 Jun 2008 22:50:25 +0000
Subject: Be a bit more accurate in the manual: use better options to include
 or exclude parts for some targets (frequency settings, display dependent
 settings). Also add a note about custom icons while at it (part of FS#9086
 again with some tweaking by me).

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@17816 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/configure_rockbox/recording_settings.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/configure_rockbox/recording_settings.tex')

diff --git a/manual/configure_rockbox/recording_settings.tex b/manual/configure_rockbox/recording_settings.tex
index 113508b2e5..d4d1ac98f9 100644
--- a/manual/configure_rockbox/recording_settings.tex
+++ b/manual/configure_rockbox/recording_settings.tex
@@ -44,7 +44,7 @@
 }
 
   \section{Frequency}
-   \nopt{e200}{
+   \nopt{sansa}{
     Choose the recording frequency (sample rate).
     \opt{MASCODEC}{48kHz, 44.1kHz, 32kHz, 24kHz, 22.05kHz, 16kHz}
     \opt{h1xx,h300}{44.1kHz, 22.05kHz and 11.025kHz}
-- 
cgit v1.2.3

