From f78a0e52306951f8e4031bf6db9fbfba83982fcf Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Christian Soffke <christian.soffke@gmail.com>
Date: Wed, 8 Dec 2021 14:01:39 +0100
Subject: Manual (HTML): fix image aspect ratio and size

Change-Id: If7c680badcb1a493e2a2059d84ea5b154382bad2
---
 manual/configure_rockbox/playback_options.tex | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/configure_rockbox/playback_options.tex')

diff --git a/manual/configure_rockbox/playback_options.tex b/manual/configure_rockbox/playback_options.tex
index aa2cfff1d5..f9f50593e6 100644
--- a/manual/configure_rockbox/playback_options.tex
+++ b/manual/configure_rockbox/playback_options.tex
@@ -146,7 +146,8 @@ you to configure settings related to audio playback.
 
         The graphic below illustrates how the different settings work in practice.
 
-       \includegraphics[width=14cm]{configure_rockbox/images/crossfade_graphic.png}
+       \Ifpdfoutput{\includegraphics[width=14cm]{configure_rockbox/images/crossfade_graphic.png}}
+       {\includegraphics{configure_rockbox/images/crossfade_graphic.png}}
   }%\opt{crossfade}
     
 \section{\label{ref:ReplayGain}Replaygain}
-- 
cgit v1.2.3

