From 675b22e76b798bc0e36cdd1edb97b17546c03cf2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Solomon Peachy <pizza@shaftnet.org>
Date: Mon, 24 Aug 2020 11:04:02 -0400
Subject: xduoox3:  Initial manual

TODO:

 * Screenshots
 * Plugin keymaps

Change-Id: Iaecaa2f585693eb5c2c301bd07aeaa27cdf2588f
---
 manual/configure_rockbox/display_options.tex | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/configure_rockbox/display_options.tex')

diff --git a/manual/configure_rockbox/display_options.tex b/manual/configure_rockbox/display_options.tex
index 4978753444..33ddc3e18c 100755
--- a/manual/configure_rockbox/display_options.tex
+++ b/manual/configure_rockbox/display_options.tex
@@ -195,7 +195,8 @@
       \item[Screen Scrolls Out of View.]
         Screens can be manually scrolled horizontally by pressing
         \opt{IRIVER_H10_PAD}{Long \ButtonRew/\ButtonFF}%
-        \nopt{IRIVER_H10_PAD,MPIO_HD200_PAD,MPIO_HD300_PAD%
+        \opt{IRIVER_H10_PAD,XDUOO_X3_PAD}{Long \ButtonPrev/\ButtonNext}%
+        \nopt{IRIVER_H10_PAD,MPIO_HD200_PAD,MPIO_HD300_PAD,XDUOO_X3_PAD%
               ,touchscreen}{%
             Long \ButtonRight/\ButtonLeft}.
         Setting this option to \setting{Yes}
-- 
cgit v1.2.3

