From 4bbc9f68eae58180d6249e19697b5de30148da31 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Marcin Bukat <marcin.bukat@gmail.com>
Date: Thu, 26 Jan 2012 10:11:18 +0100
Subject: MPIOs: manual work

Change-Id: Ief46eabf3611d6d21594f52f73292f2be5831b87
---
 manual/configure_rockbox/display_options.tex | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/configure_rockbox/display_options.tex')

diff --git a/manual/configure_rockbox/display_options.tex b/manual/configure_rockbox/display_options.tex
index 74b5c07732..c872f08031 100644
--- a/manual/configure_rockbox/display_options.tex
+++ b/manual/configure_rockbox/display_options.tex
@@ -167,7 +167,8 @@
         \opt{RECORDER_PAD}{\ButtonOn+\ButtonRight/\ButtonLeft}%
         \opt{ONDIO_PAD}{\ButtonMenu+\ButtonRight/\ButtonLeft}%
         \opt{IRIVER_H10_PAD}{Long \ButtonRew/\ButtonFF}%
-        \nopt{RECORDER_PAD,ONDIO_PAD,IRIVER_H10_PAD,MPIO_HD200_PAD,touchscreen}{%
+        \nopt{RECORDER_PAD,ONDIO_PAD,IRIVER_H10_PAD,MPIO_HD200_PAD,MPIO_HD300_PAD%
+              ,touchscreen}{%
             Long \ButtonRight/\ButtonLeft}.
         Setting this option to \setting{Yes}
         will keep the list entries at their fixed positions and allow them to be
-- 
cgit v1.2.3

