From e4b01963c596aa341389246e030f83bb72dff145 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Martin Arver <martin.arver@gmail.com>
Date: Sat, 11 Feb 2006 01:28:43 +0000
Subject: Change directory for plugins as well

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@8658 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/chapter5/vumeter.tex | 82 ---------------------------------------------
 1 file changed, 82 deletions(-)
 delete mode 100644 manual/chapter5/vumeter.tex

(limited to 'manual/chapter5/vumeter.tex')

diff --git a/manual/chapter5/vumeter.tex b/manual/chapter5/vumeter.tex
deleted file mode 100644
index 1694d5100f..0000000000
--- a/manual/chapter5/vumeter.tex
+++ /dev/null
@@ -1,82 +0,0 @@
-\subsection{VU meter}
-{\centering\itshape
-  [Warning: Image ignored] % Unhandled or unsupported graphics:
-%\includegraphics[width=4.304cm,height=2.459cm]{images/rockbox-manual-img56.png}
- \newline
-VU meter
-\par}
-
-This is a VU meter, which displays the volume of the left and right
-audio channels. There are 3 types of meter selectable.  The analogue
-meter is a classic needle style.  The digital meter is modelled after
-LED volume displays, and the mini{}-meter option allows for the display
-of small meters in addition to the main display (as above).  From the
-settings menu the decay time for the meter (its memory), the meter type
-and the meter scale can be changed. 
-
-\begin{tabular}[c]{|p{2.409cm}|p{2.908cm}|p{4.494cm}|}
-\hline
-{\centering\bfseries\itshape
-RECORDER 
-\par}
-&
-{\centering\bfseries\itshape
-ONDIO 
-\par}
-&
-{\centering\bfseries\itshape
-FUNCTION 
-\par}
-\\\hline
-{\centering
-OFF 
-\par}
-&
-{\centering
-ONOFF 
-\par}
-&
-Save settings and quit 
-\\\hline
-{\centering
-ON 
-\par}
-&
-{\centering
-MODE 
-\par}
-&
-Help 
-\\\hline
-{\centering
-F1 
-\par}
-&
-{\centering
-HOLD MODE 
-\par}
-&
-Settings 
-\\\hline
-{\centering
-UP 
-\par}
-&
-{\centering
-UP 
-\par}
-&
-Raise Volume 
-\\\hline
-{\centering
-DOWN 
-\par}
-&
-{\centering
-DOWN 
-\par}
-&
-Lower Volume 
-\\\hline
-\end{tabular}
-
-- 
cgit v1.2.3

