From ca673d7e9fe2cf06fa9cabf026354a2ba0e73c6f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Franklin Wei <franklin@rockbox.org>
Date: Sun, 28 Jun 2020 00:08:42 -0400
Subject: Partially revert the last commit.

The \if->\If replacement is a bit premature for texlive-2019, apparently.

Change-Id: Iab198c2f5e2f00ecdf7e2431e2b77c423e6afc07
---
 manual/appendix/config_file_options.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/appendix/config_file_options.tex')

diff --git a/manual/appendix/config_file_options.tex b/manual/appendix/config_file_options.tex
index c70fa974a8..ddd41e105d 100644
--- a/manual/appendix/config_file_options.tex
+++ b/manual/appendix/config_file_options.tex
@@ -4,7 +4,7 @@
 % define a local version of endhead, as using the output distinction adds
 % an unwanted newline. endhead breaks with htlatex so we need to remove it
 % for the html output.
-\Ifpdfoutput{\newcommand{\localendhead}{\endhead}}%
+\ifpdfoutput{\newcommand{\localendhead}{\endhead}}%
     {\newcommand{\localendhead}{}}
   \rowcolors{2}{tbloddrowbgcolor}{tblevenrowbgcolor}
   \begin{longtable}{>{\raggedright}p{.3\textwidth}>{\raggedright}p{.4\textwidth}p{.2\textwidth}}
-- 
cgit v1.2.3

