From 8a148d2c236f646d0c68d63a61084d97fd400f89 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Dave Chapman <dave@dchapman.com>
Date: Tue, 13 Oct 2009 20:27:57 +0000
Subject: Changes to build a Nano2G manual.  It is now just missing the
 ipodnano2g-front.* images

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@23160 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/appendix/config_file_options.tex | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

(limited to 'manual/appendix/config_file_options.tex')

diff --git a/manual/appendix/config_file_options.tex b/manual/appendix/config_file_options.tex
index fb296e6fd8..38f3a4ab8f 100644
--- a/manual/appendix/config_file_options.tex
+++ b/manual/appendix/config_file_options.tex
@@ -15,6 +15,7 @@
                   \opt{masf}{-100 -to +12}%
                   \opt{h100,h300}{-84 to 0}%
                   \opt{ipodnano}{-72 to +6}%
+                  \opt{ipodnano2g}{-74 to +6}%
                   \opt{ipodvideo}{-57 to +6}%
                   \opt{x5}{-73 to +6}
                   \opt{e200,e200v2}{-74 to +6}
-- 
cgit v1.2.3

