From 561620331b06c9ac43f5db15b2090523b6967629 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Tom Ross <midgey@rockbox.org>
Date: Sat, 20 Jan 2007 00:43:50 +0000
Subject: Add some missing things to the X5 manual. Also updated the VU Meter
 screens.

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@12078 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/appendix/config_file_options.tex | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/appendix/config_file_options.tex')

diff --git a/manual/appendix/config_file_options.tex b/manual/appendix/config_file_options.tex
index abc76e4a81..75b99d0437 100644
--- a/manual/appendix/config_file_options.tex
+++ b/manual/appendix/config_file_options.tex
@@ -15,7 +15,8 @@
                   \opt{h1xx,h300}{-84 to 0}%
                   \opt{ipodnano}{-72 to +6}%
                   \opt{ipodvideo}{-57 to +6}%
-                  \opt{ipodcolor,x5}{-\fixme{??} to +\fixme{??}}%
+                  \opt{x5}{-73 to +6}
+                  \opt{ipodcolor}{-\fixme{??} to +\fixme{??}}%
                                         & dB\\
     \nopt{x5}{%
       bass      & \opt{MASCODEC}{-15 to +15}%
-- 
cgit v1.2.3

