From 28260fb19660dd59762317f042ece0a26fd82d15 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Andree Buschmann <AndreeBuschmann@t-online.de>
Date: Sat, 27 Feb 2010 20:21:22 +0000
Subject: Correct iPod Video manual: -89..6 dB is allowed for volume.

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@24951 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/appendix/config_file_options.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/appendix/config_file_options.tex')

diff --git a/manual/appendix/config_file_options.tex b/manual/appendix/config_file_options.tex
index 7be265dd56..dfc33d12c3 100644
--- a/manual/appendix/config_file_options.tex
+++ b/manual/appendix/config_file_options.tex
@@ -16,7 +16,7 @@
                   \opt{h100,h300}{-84 to 0}%
                   \opt{ipodnano}{-72 to +6}%
                   \opt{ipodnano2g}{-74 to +6}%
-                  \opt{ipodvideo}{-57 to +6}%
+                  \opt{ipodvideo}{-89 to +6}%
                   \opt{x5}{-73 to +6}
                   \opt{e200,e200v2}{-74 to +6}
                   \opt{ipodcolor}{-74 to +6}%
-- 
cgit v1.2.3

