From 140bf66b908f6c50ea87aa90cc5f314042a25eb5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Moshe Piekarski <dev.rockbox@melachim.net>
Date: Fri, 26 Jun 2020 19:49:53 -0400
Subject: fix a few manual warnings

Change-Id: I6abcceeb84d70e32be203049950c6fe4711e8df8
---
 manual/appendix/config_file_options.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/appendix/config_file_options.tex')

diff --git a/manual/appendix/config_file_options.tex b/manual/appendix/config_file_options.tex
index ddd41e105d..c70fa974a8 100644
--- a/manual/appendix/config_file_options.tex
+++ b/manual/appendix/config_file_options.tex
@@ -4,7 +4,7 @@
 % define a local version of endhead, as using the output distinction adds
 % an unwanted newline. endhead breaks with htlatex so we need to remove it
 % for the html output.
-\ifpdfoutput{\newcommand{\localendhead}{\endhead}}%
+\Ifpdfoutput{\newcommand{\localendhead}{\endhead}}%
     {\newcommand{\localendhead}{}}
   \rowcolors{2}{tbloddrowbgcolor}{tblevenrowbgcolor}
   \begin{longtable}{>{\raggedright}p{.3\textwidth}>{\raggedright}p{.4\textwidth}p{.2\textwidth}}
-- 
cgit v1.2.3

