From ea7a89606cfaffb2ae2c843ea9868bd8c8dd16c9 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Fred Bauer <fred.w.bauer@gmail.com>
Date: Sat, 19 Nov 2011 23:34:26 +0000
Subject: FS#12293 Global default glyph setting in System > Limits > Glyphs To
 Cache. Defaults to 250. This saves a lot of RAM while still allowing
 non-English users to have adequate glyph coverage.

git-svn-id: svn://svn.rockbox.org/rockbox/trunk@31031 a1c6a512-1295-4272-9138-f99709370657
---
 manual/advanced_topics/main.tex | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/advanced_topics/main.tex')

diff --git a/manual/advanced_topics/main.tex b/manual/advanced_topics/main.tex
index 17e72cd51a..3503e5851d 100644
--- a/manual/advanced_topics/main.tex
+++ b/manual/advanced_topics/main.tex
@@ -342,7 +342,8 @@ and the WPS, but you can use multiple fonts in each of the individual screens.\\
     \item `filename' is the font filename to load. Fonts should be stored in
        \fname{/.rockbox/fonts/}
     \item `glyphs' is an optional specification of how many unique glyphs to
-       store in memory. Default is 256.
+       store in memory. Default is from the system setting
+       \setting{Glyphs To Load}.
   \end{itemize}
 
   An example would be: \config{\%Fl(2,12-Nimbus.fnt,100)}
-- 
cgit v1.2.3

