From e7f113e1bba417577b1b8564ea683900862537ef Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Szymon Dziok <b0hoon@o2.pl>
Date: Wed, 22 Oct 2014 09:58:28 +0200
Subject: Manual for the Samsung YH820.

Change-Id: I1c760b4846963f39b9df60413ffbb9f95dc0e0fb
---
 manual/advanced_topics/main.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/advanced_topics/main.tex')

diff --git a/manual/advanced_topics/main.tex b/manual/advanced_topics/main.tex
index 687c418e4c..ba51422e17 100644
--- a/manual/advanced_topics/main.tex
+++ b/manual/advanced_topics/main.tex
@@ -622,7 +622,7 @@ Example of a configuration file:
   in the \dap{} and resets all settings to their default values. 
   
   \opt{IRIVER_H100_PAD,IRIVER_H300_PAD,IAUDIO_X5_PAD,SANSA_E200_PAD,SANSA_C200_PAD%
-      ,PBELL_VIBE500_PAD,SAMSUNG_YH92X_PAD}{
+      ,PBELL_VIBE500_PAD,SAMSUNG_YH92X_PAD,SAMSUNG_YH820_PAD}{
       \note{You can also reset all settings to their default 
       values by turning off the \dap, turning it back on, and holding the
       \ButtonRec{} button immediately after the \dap{} turns on.}
-- 
cgit v1.2.3

