From 5dfcadc45bdecd2d5f075e9792e0c7ca65f9bb5f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Sebastian Leonhardt <sebastian.leonhardt@web.de>
Date: Tue, 31 Jul 2018 12:10:29 +0200
Subject: manual: nitpicking on '-' character and other minor details

Change-Id: Id204276387d55ba2276530ed1cb6ee827e28062a
---
 manual/advanced_topics/main.tex | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'manual/advanced_topics/main.tex')

diff --git a/manual/advanced_topics/main.tex b/manual/advanced_topics/main.tex
index 92dddb33db..7025282fe9 100755
--- a/manual/advanced_topics/main.tex
+++ b/manual/advanced_topics/main.tex
@@ -196,7 +196,7 @@ file find the instructions on the Rockbox website:
   }
 
   Only the first two parameters \emph{have} to be specified, the others can
-  be omitted using `-' as a placeholder. The syntax is very similar to WPS
+  be omitted using `$-$' as a placeholder. The syntax is very similar to WPS
   viewports (see \reference{ref:Viewports}).  Briefly:
 
   \nopt{lcd_non-mono}{\input{advanced_topics/viewports/mono-uivp-syntax.tex}}
-- 
cgit v1.2.3

